)^2c

(GeV/ μμM 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

2c Counts / 50 MeV/

50 100 150 200 250 300 350 400 450 310 ×

Data Total fit Signal fit Background fit Event mixing

= 5.02 TeV NNs ALICE Pb-Pb 0-10% <4.0 y 2.5< c<2 GeV/_Tp0<

)^2c

(GeV/ μμM 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Ratio

0.96

0.98 1 1.02

Data / Total fit Data / Event mixing Background fit / Event mixing